Hausverwaltung • Achim Lapp

Kennedystr. 33 • 63477 Maintal

Notfall - Plan

der Eigentümergemeinschaft Schillerstr.7 in Maintal

1. Hausmeister: Firma “Laupus”, Handy: 0163 48 44 674

2. Feuerwehr: 112

3. Polizei: 110

4. Bereitschaftsdienst Strom:

bei HV Lapp melden 0172/6678088

Bereitschaftsdienst Gas: Fa. MWG 06181/9410699

Bereitschaftsdienst Wasser: Fa. Zoubek 0163/276 1404

5. Rohrbruch Allgemein: Fa. Zoubek 0163/2761404

6. Rohrverstopfung: Fa. Kirchhoff 06181/33315

7. Strom: Allgemein bei HV Lapp melden 0172/6678088

8. Aufzugstörung: Firma Moormann und Mühlbauer 06109/3801

Bitte benutzen Sie diesen Plan nur, wenn weder die Verwaltung, noch der Hausmeister oder der Verwaltungsbeirat zu erreichen sind.

Bei Störung ist zuerst der Hausmeister, danach die Verwaltung zu verständigen.

Für die Mieter ist Ansprechpartner, immer, der zuständige Vermieter.

Für die Mieter ist Ansprechpartner, immer, die Verwaltung.

Bitte beachten Sie, dass jeder Eigentümer und Mieter berechtigt und verpflichtet ist, in Notfällen alle geeigneten Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren zu treffen. Neben den genannten Handwerkern kann jeder zum Zeitpunkt des Notfalls verfügbare sachkundige Handwerker beauftragt werden, wenn die obigen Firmen nicht erreichbar sein sollten.

Hausverwaltung • Achim Lapp

Created with Writer2ePub

by Luca Calcinai